EXPORTS
	pw13_connect
	pw13_connect_time_input
	pw13_disconnect
	pw13_data_c
	pw13_data_uc
	pw13_data_s
	pw13_data_us
	pw13_data_i
	pw13_data_ui
	pw13_data_l
	pw13_data_ul
	pw13_data_ll
	pw13_data_ull
	pw13_data_f
	pw13_data_df
	pw13_data_pc
	pw13_data_ptr
	pw13_dl_class
	pw13_dl_exit
	pw13_dl_init
	pw13_error
	pw13_fatal_error
	pw13_find_input
	pw13_find_output
	pw13_init_pw
	pw13_input_init
	pw13_input_destroy
	pw13_input_val
	pw13_output_init
	pw13_output_destroy
	pw13_list_make
	pw13_list_insert_head
	pw13_list_insert_tail
	pw13_list_insert_sorted
	pw13_list_find
	pw13_list_find_p
	pw13_list_remove_first
	pw13_list_remove_one
	pw13_list_remove_all
	pw13_list_push
	pw13_list_pop
	pw13_list_free
	pw13_list_destroy
	pw13_load_class
	pw13_make_data_type
	pw13_patch_class_make
	pw13_patch_of_class
	pw13_patch_init
	pw13_patch_set_name
	pw13_patch_start
	pw13_patch_pump
	pw13_patch_stop
	pw13_patch_destroy
	pw13_patch_start_default
	pw13_patch_pump_default
	pw13_patch_stop_default
	pw13_patch_destroy_default
	pw13_pump_sources
	pw13_queue_init
	pw13_queue_clear
	pw13_queue_empty
	pw13_queue_destruct
	pw13_queue_push
	pw13_queue_pull
	pw13_reg_class
	pw13_reg_data_type
	pw13_reg_dl_class
	pw13_start_pw
	pw13_stop_pw
	pw13_destroy_pw
	pw13_pump_pw
	pw13_pw_connect
	pw13_pw_disconnect
	pw13_pw_add_patch
	pw13_pw_log
	pw13_pw_new_patch
	pw13_pw_remove_patch
